{$DS.}CONDENSACIÓN FLUJO EXTERNO, Placa plana inclinada (theta=0=>vertical)

CCONDENFE3(rho_liq,rho_vap,k_l,mu_liq,Re,theta)
Esta función toma como parámetros:
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- k_l: conducitividad térmica del líquido.
- mu_liq: viscosidad del líquido.
- Re: número de Reynolds.
- theta:ángulo que forma la placa con la vertical (theta=0 indica que la placa está en posición vertical).
 
Devuelve el valor del coeficiente de película medio en régimen turbulento.

Condiciones de aplicación:
Laminar, medio,Ts constante, Re>1800( Re=4M/mu_liq).
El número de Reynolds se define en función del caudal másico de condensado M en la parte inferior de la superficie de condensación por unidad  de perímetro mojado.

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película (Tsat+Ts)/2 y las de fase vapor a Tsat. Si el vapor se encuentra recalentado se sustituye Tsat en la definición de temperatura media de película por la temperatura Tv del vapor.

