{$DS.}CONDENSACIÓN FLUJO EXTERNO, Cilindro vertical

CCONDENFE4(rho_liq,rho_vap,h_gl,k_l,mu_liq,Tsat,Ts,Tv,Cpl,Cpv,x,Re)
Esta función toma como parámetros:
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- h_gl: calor latente de cambio de fase.
- k_l: conducitividad térmica del líquido.
- mu_liq: viscosidad del líquido
- Tsat: Temperatura de saturación.
- Ts: Temperatura de la superficie.
- Tv: Temperatura del vapor.
- Cpl: calor específico del líquido.
- Cpv: Calor específico del vapor.
- x: posición local.
- Re: número de Reynolds.
 
Devuelve el valor del coeficiente de película local en la posición x.

Condiciones de aplicación:
Laminar, local,Ts constante, Re<1800( Re=4M/mu_liq), D>>delta
El número de Reynolds se define en función del caudal másico de condensado M en la parte inferior de la superficie de condensación por unidad  de perímetro mojado.

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película (Tsat+Ts)/2 y las de fase vapor a Tsat. Si el vapor se encuentra recalentado se sustituye Tsat en la definición de temperatura media de película por la temperatura Tv del vapor.
El calor latente de cambio de fase se calcula a Tsat correspondiente a la presión de vapor.
