{$DS.}EBULLICÓN CONVECCIÓN FORZADA: FLUJO INTERNO

EBULLICION6(D,DELTAT_e,DELTAP_sat,G,x,sigma,Cpl,h_lg,rho_liq,rho_vap,mu_liq,mu_vap,k_liq,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- D: diámetro del conducto.
- DELTAT_e: exceso de temperatura.
- DELTAP_sat: P_sat(T_s)-P_sat(Tsat).
- G: caudal másico por tubo y por unidad de superficie.
- x: calidad del vapor.
- sigma: tensión superficial (ver valores en tabla).
- Cpl: calor específico del líquido.
- h_lg: calor latente de cambio de fase.
- rho_liq: densidad del líquido.
- rho_vap: densidad del vapor.
- mu_liq: viscosidad del líquido.
- mu_vap: viscosidad del vapor.
- k_liq= conductividad térmica del líquido.
- Pr: número de Prandlt del líquido.

Devuelve el valor del coeficiente de película (en unidades del sistema internacional si utilizamos todos los datos con el SI ).

Condiciones de aplicación:
Región flujo bifásico, T_s constante.

Las propiedades físicas de la fase vapor se evalúan a la temperatura media de película  (T_sat-T_s)/2. El calor latente h_lg y las propiedades físicas de la fase líquida se calculan a T_sat.

Tabla.
Tensión superficial en la superficie de separación líquido-vapor:
Líquido            Temperaturad de saturación                  Tensión superficial 
                                                  ( C )                                             sigma·E-3 ( N/m)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------           
Agua                                          0                                                         75.6
Agua                                       15.56                                                     73.2
Agua                                       37.78                                                     69.7
Agua                                       93.34                                                     60.1
Agua                                        100                                                       58.8
Agua                                        160                                                       46.1
Agua                                       226.7                                                     31.9
Agua                                       293.3                                                     16.2 
Agua                                        360                                                        1.46
Sodio                                       881.1                                                     11.2
Potasio                                    760                                                       62.7
Rubidio                                   687.8                                                     43.8         
Cesio                                       682.2                                                     29.2             
Mercurio                                  357.2                                                     39.4
Benceno (C_2H_6)                80                                                        27.7
Alcohol etílico(C_2H_6O)   78.3                                                      21.9
Freón 11                                   44.4                                                       8.5
