{$DS.}RADIACI�N: Factor de forma 2 D.

FFORMA2D1(h,w)

Devuelve el factor de forma F_12 = F_21 de dos placas infinitas rectangulares paralelas.

Esta funci�n toma como par�metros:
- h: distancia entre placas.
- w: ancho de las placas.