{$DS.}RADIACI╙N: Factor de forma 2 D.

FFORMA2D2(alpha)

Devuelve el factor de forma F_12 = F_21 de dos placas infinitas que forman un ßngulo alpha.

Esta funci≤n toma como parßmetro:
- alpha: ßngulo que forman las placas.

Importante: Debe utilizarse en la opci≤n Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del men· Options.
