{$DS.}RADIACI�N: Factor de forma 2 D.

FFORMA2D3(h,w)

Devuelve el factor de forma F_12 de dos placas infinitas rectangulares perpendiculares.

Esta funci�n toma como par�metros:
- h: anchura de la placa 2.
- w: anchura de la placa 1 .