{$DS.}RADIACIÓN: Factor de forma 2 D.

FFORMA2D5(a,b,c,r)

Devuelve el factor de forma F_12 de cilindro y rectángulo paralelo ( rectángulo el sólido 1, cilindro sólido 2)

Esta función toma como parámetros:
- a: distancia entre el lado más cercano del rectángulo y el centro del cilindro.
- b: distancia entre el lado más lejano del rectángulo y el centro del cilindro.
- c: altura del cilindro respecto de la placa.

Importante: Debe utilizarse en la opción Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del menú Options.
