{$DS.}RADIACI�N: Factor de forma 3 D.

FFORMA3D10(r1,r2,h)

Devuelve el factor de forma F_12  de dos discos coaxiales.

Esta funci�n toma como par�metros:
- r1: radio del disco 1.
- r2: radio del disco 2.
- h: distancia entre los discos.

