{$DS.}RADIACIÓN: Factor de forma 3 D.

FFORMA3D12(L1,L2,D)

Devuelve el factor de forma F_12 de dos rectángulos paralelos pero el rectángulo 1 es un diferencial de área.

Esta función toma como parámetros:
- L1: ancho del rectángulo 2.
- L2: longitud del rectángulo 2.
- D: distancia del diferencial de área (sólido 1) a un vértice del rectángulo 2.
 




