{$DS.}RADIACIÓN: Factor de forma 3 D.

FFORMA3D14(L1,L2,D)

Devuelve el factor de forma F_12 de una esfera diferencial (sólido 1) y un rectángulo que dista de una esquina de él D.

Esta función toma como parámetros:
- L1: longitud del rectángulo 2.
- L2: ancho del rectángulo 2.
- D: distancia del diferencial de esfera (sólido 1) a un vértice del rectángulo 2.
 




