{$DS.}RADIACIÓN: Factor de forma 3 D.

FFORMA3D8(a,b,c)

Devuelve el factor de forma F_12=F_21 de dos rectángulos paralelos alineados.

Esta función toma como parámetros:
- a: ancho del rectángulo.
- b: longitud del rectángulo.
- c: separación entre los dos rectángulos.

Importante: Debe utilizarse en la opción Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del menú Options.
