{$DS.}RADIACIÓN: Factor de forma 3 D.

 FFORMA3D9(w,l,h)

Devuelve el factor de forma F_12  de dos rectángulos perpendiculares con una orilla común.

Esta función toma como parámetros:
- w: ancho del rectángulo 1.
- l: longitud de la orilla común.
- h: ancho del rectángulo 2.

Importante: Debe utilizarse en la opción Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del menú Options.
