{$DS.}INTERCAMBIADORES DE CALOR: NTU-eficiencia.

NTU_epsilon(C_c,C_f,epsilon,tipo,n)

Esta función toma como parámetros:
- C_c: capacitancia térmica del fluido caliente.
- C_f: capacitancia térmica del fluido frío.
- epsilon: eficiencia del intercambiador.
- tipo: parámetros que toma diferentes valores en función de la tipología del intercambiador ( ver valores en tabla) .
- n: parámetro que toma el valor del número de pasos por la carcasa. Si no es de múltiples paso por la carcasa siempre poner 1.

Devuelve el número de unidades de transferencia, NTU. 

Tabla de valores dela variable tipo.

Tipología                                                                 tipo
_________________________________________
Tubos concéntricos:
- Flujo paralelo                                                         1
- Contraflujo                                                               2
Carcasa y tubo:
- un paso de carcasa                                             3
  (2,4,..,pasos de tubo)
- n pasos de carcasa                                             4
  (2n,4n,...,pasos de tubo)
Flujo cruzado (un solo paso):
- Cmax(mezclado), Cmin(sin mezclar)              5
- Cmin(mezclado), Cmax(sin mezclar)              6
      