{$DS.}ALETAS: circular rectangular

Af_aletcircrectang(r_1,r_2,t)

Esta funci�n toma como par�metros:

- r_1: radio interior de la aleta.
. r_2: radio exterior de la aleta.
- t: espesor en la base de la aleta.

Devuelve el valor del �rea superficial  de la aleta circular rectangular.

