{$DS.}ALETAS: circular rectangular

Ef_aletcircrectang(h,k,r_1,r_2,t)

Esta funci≤n toma como parßmetros:
- h: coeficiente de pelφcula.
- k: conductividad tΘrmica.
- r_1: radio interior de la aleta.
- r_2: radio exterior de la aleta

Devuelve el valor de la eficiencia de la aleta circular rectangular.

