{$DS.}ALETAS: recta parab≤lica

Af_aletrectparabolic(L,t,w)

Esta funci≤n toma como parßmetros:

- L: longitud de la aleta en la direcci≤n perpendicular a la base de la aleta.
- t: espesor en la base de la aleta.
- w: longitud de la aleta en direcci≤n longitudinal a la base de la aleta.

Devuelve el valor del ßrea superficial  de la aleta recta parab≤lica.

