{$DS.}ALETAS: recta parab≤lica

Ef_aletrectparabolic(h,k,L,t)

Esta funci≤n toma como parßmetros:
- h: coeficiente de pelφcula.
- k: conductividad tΘrmica.
- L: longitud de la aleta en la direcci≤n perpendicular a la base de la aleta.
- t: espesor en la base de la aleta

Devuelve el valor de la eficiencia de la aleta recta parab≤lica.

