{$DS.}ALETAS: recta rectangular

Ef_aletrectrectang(h,k,L,t)

Esta funci≤n toma como parßmetros:
- h: coeficiente de pelφcula.
- k: conductividad tΘrmica.
- L: longitud de la aleta en la direcci≤n perpendicular a la base de la aleta.
- t: espesor de la aleta.

Devuelve el valor de la eficiencia de la aleta recta rectangular.

Importante: Debe utilizarse en la opci≤n Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del men· Options.