{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE1(Re)
Esta función toma como parámetro:
- Re: número de Reynolds.

 Devuelve el coeficiente de fricción.

Condiciones de aplicación:
Laminar, local.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}
