{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE11(Re,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Turbulento , medio, Ts constante, 5E5< Re<=1E8, 0.6<Pr<60, Re_cr=5E5(Reynolds crítico).

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}