{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE12(Re,Pr,C)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynolds.
- Pr: número de Prandt.
- C: C=mu/mu_s (viscosidad a T_infinito/viscosidad a Ts) 

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Turbulento , medio, 1E5< Re<5.5E6, 0.7<Pr<380, Re_cr=5E5, 0.26<mu/mu_s <3.5

Las propiedades del fluido se evalúan a T_infinito y mu_s a Ts ( temperatura de superficie).}
