{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, cilindro circular

CFFE14(Re,Pr,B)
Esta función toma como parámetros:
- Re: número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.
- B: B=Pr/Pr_s (número de Prandtl a T_infinito/número dePrandtl a Ts(temperatura de superficie)).

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, 1<Re<1E6, 0.7<Pr<500.

Las propiedades del fluido se evalúan a T_infinito y Pr_s a Ts ( temperatura de superficie).}
