{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, cilindro circular

CFFE15(Re,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Re: número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Re*Pr>0.2.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}
