{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, esfera

CFFE16(Re,Pr,C)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynolds.
- Pr: número de Prandt.
- C: C=mu/mu_s (viscosidad a T_infinito/viscosidad a Ts (temperatura de superficie)).

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, 3.5<Re<7.6E4, 0.71< Pr<300, 1<mu/mu_s<3.2

Las propiedades del fluido se evalúan a T_infinito y mu_s a Ts ( temperatura de superficie).}
