{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE3(Re,Pr)
Esta función toma como parámetro:
- Re: número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.
Condiciones de aplicación:
Laminar, local, qs constante

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}