{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE5(Re,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Laminar, medio, Ts constante, Pr>=0.6.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}