{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE6(Re,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynold.
- Pr: número de Prandtl.
.
Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Laminar, medio, qs constante.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película. }