{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE7(Re)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynolds.

Devuelve el coeficiente de fricción.

Condiciones de aplicación:
Turbulento, local, Re<=1E8.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media de película.}