{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO EXTERNO, placa plana

CFFE9(Re,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Re:número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Turbulento , local, 1E5<Re<5.5E6, 0.7<Pr<380.

Las propiedades del fluido se evalúan a T_infinito}