{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular

CFFI1(D,Re,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- D:diámetro del conducto.
- Re:número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve la longitud máxima de entrada térmica.

Condiciones de aplicación:
Laminar, región de entrada térmica.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
