{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular

CFFI11(Re)
Esta función toma como parámetro
- Re: número de Reynolds.

Devuelve el factor de fricción.

Condiciones de aplicación:
Turbulento, completamente desarrollado,1E4< Re<1E5.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
