{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular (y no circular con D=D_e=4A/P)

CFFI13(Re,Pr,A,B)
Esta función toma como parámetros:
- Re: número de Reynolds.
- Pr: número de Prandtl.
- A: A=mu/mu_s (viscosidad a Tm / viscosidad a Ts (temperatura de superficie)).
- B: B=L/D , longitud del conducto dividido entre su diámetro.

Devuelve el número de Nusselt, puede utilizarse para Nu local y para Nu medio.

Condiciones de aplicación:
Turbulento, completamente desarrollado, Re>10000, B=L/D>=60, 0,6<=Pr<=16700.
Si el conducto no es circular puede utilizarse usando como diámetro equivalente, De=4*A/P , siendo A el área de la sección y P el perímetro.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
