{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular y no circular

CFFI19qs(forma,relacion)
Esta función toma como parámetros:
- forma: toma el valor 0 si es circular, 1 si es rectangular, 2 si es triangular equilátera.
- relacion: el cociente entre la mayor y la menor longitud del conducto rectangular, este parámetro debe ser mayor o igual a uno si es rectangular y debe ser cero si no lo es.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Laminar, completamente desarrollado, qs constante.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
