{$DS.}{CONVECCIÓN FORZADA FLUJO INTERNO, conducto circular

CFFI4(Gz)
Esta función toma como parámetro:
- Gz: número de Graetz.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Laminar, región entrada térmica, medio, Ts constante.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura de masa Tm.
Las ecuaciones para Nusselt son válidas para tubos lisos. Para tubos rugosos se puede utilizar la analogía de Chilton-Colburn, función CFFI15, conjuntamente con el ábaco de Moody.}
