{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana vertical (y cilindro vertical)

CLFE1(Ra)
Esta función toma como parámetro:
- Ra: número de Rayleigh.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 1E4<=Ra<=1E13.
También puede usarse para cilindro vertical si (L/D)*Gr^(-1/4)<=0.025.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=(Ts+T_infinito)/2.
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito.}
