{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, cilindro horizontal

CLFE14(Ra)
Esta función toma como parámetro:
- Ra:número de Rayleigh.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=(Ts+T_infinito)/2.
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito.}
