{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, esfera

CLFE18(Ra)
Esta función toma como parámetros:
- Ra número de Rayleigh.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 3E5<Ra<8E8, 10<=Nu>=90.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=(Ts+T_infinito)/2.
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalúa a T_infinito.}
