{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana vertical (y cilindro vertical)

CLFE2(Ra,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Laminar,medio, Ts constante, 0,1<Ra<1E9.
También puede usarse para cilindro vertical si (L/D)*Gr^(-1/4)<=0.025.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=(Ts+T_infinito)/2.
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito.}
