{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana vertical (y cilindro vertical)

CLFE4(GrNu,Pr,tipo)
Esta función toma como parámetros:
- GrNu=g*beta*qs*L^4/k*nu^2 .
- Pr: número de Prandtl.
- tipo:  variable que vale 0 si es local y 1 si es medio.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Local,medio, qs constante.
También puede usarse para cilindro vertical.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=(Ts+T_infinito)/2.
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito.}
