{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana horizontal

CLFE6(Ra,orientacion)
Esta función toma como parámetros:
- Ra:número de Rayleigh.
- orientacion: 0 si es superficie superior caliente o inferior fría, 1 si es superficie inferior caliente o superior fría.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, qs constante.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=Ts-0.25*(Ts-T_infinito).
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito.
La longitud característica se toma L=A/P , siendo A el área de la sección y P el perímetro.}
