{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana inclinada

CLFE7(Ra,theta)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh.
- theta: ángulo de la placa con la vertical ( en grados ).

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura Tr=(Ts+T_infinito)/2.
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito.}
