{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO EXTERNO, placa plana inclinada

CLFE8(Ra,theta)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh
- theta: ángulo de la placa con la vertical ( en grados )

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, qs constante, superficie superior caliente, theta<88, 1E5<Ra<1E11.

Las propiedades físicas del fluido se evaluan a la temperatura Tr=Ts-0.25*(Ts-T_infinito).
El coeficiente de dilatación volumétrica, beta, se evalua a T_infinito+0.25*(Ts-T_infinito).}
