{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto rectangular

CLFI1(Ra,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Ra número de Rayleigh.
- Pr número de Prandtl.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 3E5<Ra<=7E9, theta=0.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.
En recintos rectangulares con theta=0, como es este caso, corresponde al recinto horizontal con la superficie superior fría.}
