{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto esférico concéntrico

CLFI11(Ra_l,De,Di,Te,Ti,k,Pr)
Esta función toma como parámetros:
- Ral: número de Rayleigh siendo el parámetro de longitud (De-Di)/2.
- De:diámetro exterior.
- Di: diámetro interior.
- Te: temperatura exterior .
- Ti: temperatura interior.
- k: conductividad térmica.
- Pr: número de Prandtl.

Devuelve Q:el calor transferido en W, utilizando k en W/mC.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 1E2<=Ra*<=1E4.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.}
