{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto rectangular

CLFI3(Ra,C,theta)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh.
- C: C=H/L, dimensión mayor / dimensión menor ( de la sección del recinto).
- theta: ángulo que forma el recinto con la horizontal ( en grados ).
.
Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 100<=Ra<=2E7, 90< theta<=180, 5<=C<=110.

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.
En recintos rectangulares con theta=180, como puede darse en este caso, corresponde al recinto horizontal con la superficie superior fría.}
