{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto rectangular

CLFI4(Ra,C,theta,theta_crit)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh.
-C: C=H/L, dimensión mayor / dimensión menor ( de la sección del recinto).
- theta: ángulo que forma el recinto con la horizontal ( en grados ).
- theta_crit: máximo ángulo.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 100<=Ra<=2E7, theta_crit< theta<90, 5<=C<=110
C=H/L           1           3        6       12      >12
theta_crit    25        53      60       67       70  

Las propiedades físicas del fluido se evaluan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.  }
