{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto rectangular

CLFI6(Ra,C,theta,theta_crit)
Esta función toma como parámetros:
- Ra: número de Rayleigh.
- C: C=H/L, dimensión mayor / dimensión menor ( de la sección del recinto).
- theta: ángulo que forma el recinto con la horizontal.
- theta_crit: máximo ángulo.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 0<theta<thetacrit, C>10
C=H/L          1           3        6          12      >12
theta_crit     25        53      60       67        70 

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.}
