{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto cilíndrico, horizontal o vertical

CLFI7(Ra,B)
Esta función toma como parámetros:
- Ra número de Rayleigh.
- B=L/D , cociente entre la longitud del conducto y su diámetro.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 0,75<=B<=2

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.}
