{$DS.}{CONVECCIÓN LIBRE FLUJO INTERNO, recinto esférico

CLFI8(Ra)
Esta función toma como parámetro:
- Ra: número de Rayleigh.

Devuelve el número de Nusselt.

Condiciones de aplicación:
Medio, Ts constante, 1E4<Ra<1E9

Las propiedades físicas del fluido se evalúan a la temperatura media (T1+T2)/2 de las superficies.}
