{$DS.}CONDUCCIÓN: Placa plana.

groberplacaexacta(Bi,Fo)
 Esta función toma como parámetro:
- Bi: número de Biot.
- Fo: número de Fourier.

Devuelve el valor del calor cedido por la placa respecto al calor máximo con los cuatro primeros términos de la solución para una placa de espesor 2L.

Importante: Debe utilizarse en la opción Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del menú Options.También es necesario para su funcionamiento tener abierto el lookup table 4 primeras soluciones placa.LKT , que se encuentra en la carpeta conducción. Para abrir el lookup table solo hay que hacer clic en el comando Open Lookup Table en el menú Tables y en la ventana que nos sale picar dentro de la carpeta conducción en 4 primeras soluciones placa.LKT, la función necesita tomar valores de la tabla.
